en	Database integrity check
pl	Kontrola integralności bazy

en	Here you can check the integrity of the database tables configured by the $TCA. For instance all records must belong to a page record. In addition the existence of uploaded files attached to records (normally residing in uploads/* folders) are verified as well. You can also get a view of the total pagetree including deleted pages. Finally you've got access to a global database search facility.<br /><em>Access for 'admin' users only!</em>
pl	Sprawdza poprawność tabel bazy danych ze wzorem zawartym w $TCA. Dla przykładu, wszystkie rekordy muszą należeć do jakiejś strony. Ponadto załadowane pliki dołączone do rekordów (domyślnie zapisane w katalogu uploads/*) są również weryfikowane na ich istnienie. Oprócz tego możesz tu zobaczyć i przeszukać całą strukturę witryny, łącznie ze stronami usuniętymi.<br /><em>Dostęp tylko dla administratorów!<em>

en	DB Check
pl	Kontrola BD