en	Debug
nl	Foutopsporing

en	(%s Errors/Warnings)
nl	(%s Fouten/Waarschuwingen)

en	Log

en	Log Message
nl	Logbericht

en	Component

en	Level
nl	Niveau

en	Group by Component
nl	Groeperen op component

en	Group by Level
nl	Groeperen op niveau

en	Display only levels equal or higher to
nl	Alleen niveaus tonen hoger of gelijk aan

en	No log entries.
nl	Geen log-items

en	Events
nl	Gebeurtenissen

en	Query Information
nl	Query-informatie

en	Query

en	Queries
nl	Query's

en	Backtrace
nl	Traceren

en	SQL Debug
nl	SQL debuggen

en	SQL Query

en	Count
nl	Aantal

en	Total Time [ms]
nl	Totale tijd [ms]

en	Total
nl	Totaal

en	Page title
nl	Paginatitel

en	Used provider
nl	Gebruikte provider

en	Title
nl	Titel

en	Provider

en	Skipped providers (provided no title)
nl	Overgeslagen providers (zonder titel)

en	Name
nl	Naam

en	All providers checked in order
nl	Alle providers gecontroleerd in volgorde

en	It's not possible to retrieve the page title (providers) information when the page is cached.
nl	Het is niet mogelijk de informatie van de paginatitel (providers) op te halen wanneer de pagina is gecached.

en	Visit this page uncached, or disable the cache through this admin panel.
nl	Bezoek de pagina zonder cache of schakel de cache uit via dit Admin-panel.