en	Info

en	(Load Time: %s ms)
nl	(Laadtijd: %s ms)

en	Images on this page
nl	Afbeeldingen op deze pagina

en	Total image file sizes
nl	Totale bestandsgrootte van afbeeldingen

en	Document size
nl	Documentgrootte

en	Page Uid
nl	Pagina-uid

en	Page type
nl	Paginatype

en	Frontenduser group combination
nl	Combinatie van frontend gebruikersgroepen

en	Page cached
nl	Pagina gecachet

en	Yes
nl	Ja

en	No
nl	Nee

en	Count of USER_INT objects
nl	Aantal USER_INT objecten

en	Name of logged in FE-User
nl	Naam van aangemelde FE-gebruiker

en	Id of logged in FE-User
nl	ID van aangemelde FE-gebruiker

en	Total parsetime
nl	Totale parsetijd

en	There are no USER_INT objects on this page.
nl	Er zijn geen USER_INT objecten op deze pagina.

en	Key
nl	Sleutel

en	Value
nl	Waarde

en	General
nl	Algemeen

en	PHP

en	REQUEST

en	USER_INT