en	Multi-factor Authentication Overview
nl	Overzicht multi-factorauthenticatie

en	Active
nl	Actief

en	Locked
nl	Vergrendeld

en	Default provider
nl	Standaard provider

en	Unlock %s
nl	%s ontgrendelen

en	Unlock
nl	Ontgrendelen

en	Edit %s
nl	%s bewerken

en	Edit / Change
nl	Bewerken / wijzigen

en	Deactivate %s
nl	%s deactiveren

en	Deactivate
nl	Deactiveren

en	Setup %s
nl	%s instellen

en	Setup
nl	Instellen

en	Multi-factor authentication required
nl	Multi-factor authenticatie vereist

en	Your installation requires MFA. Therefore please setup one of the following providers to be able to continue to use the backend.
nl	Deze installatie vereist MFA. Stel daarom een van de volgende providers in om de backend te kunnen blijven gebruiken.

en	No multi-factor authentication providers
nl	Geen multi-factor authenticatie providers

en	There are currently no multi-factor authentication providers available.
nl	Er zijn momenteel geen multi-factor authenticatieproviders beschikbaar.

en	You are required to setup MFA but there are no providers to activate available. You should contact your administrator to solve this.
nl	Het is vereist om MFA in te stellen maar er zijn geen providers om te activeren. Neem contact op met de beheerder om dit op te lossen.

en	Selected MFA provider was not found!
nl	Geselecteerde MFA-provider is niet gevonden!

en	Selected MFA provider has to be active to perform this action!
nl	De geselecteerde MFA-provider moet actief zijn om deze actie uit te voeren!

en	Selected MFA provider has to be inactive to perform this action!
nl	De geselecteerde MFA-provider moet inactief zijn om deze actie uit te voeren!

en	Selected MFA provider has to be unlocked to perform this action!
nl	De geselecteerde MFA-provider moet worden ontgrendeld om deze actie uit te voeren!

en	Setup instructions
nl	Installatie-instructies

en	Close setup instructions
nl	Installatie-instructies sluiten

en	Set up %s
nl	%s instellen

en	Edit %s
nl	%s bewerken

en	Default provider
nl	Standaard provider

en	Select this as your default provider for login into the TYPO3 backend.
nl	Kies dit als uw standaard provider om in te loggen in de TYPO3 backend.

en	Use as default provider
nl	Gebruiken als standaard provider

en	Deactivate provider
nl	Provider deactiveren

en	If you don't want to use this provider anymore, you can deactivate it here.
nl	Als je deze provider niet meer wilt gebruiken, kan je deze hier deactiveren.

en	Deactivate %s
nl	%s deactiveren

en	Deactivate this provider
nl	Deze provider deactiveren

en	Could not activate MFA provider %s. Please try again.
nl	Kon de MFA-provider %sniet activeren. Probeer het opnieuw.

en	Successfully activated MFA provider %s.
nl	De MFA-provider %s is succesvol geactiveerd.

en	Could not deactivate MFA provider %s. Please try again.
nl	Kon de MFA-provider %s niet deactiveren. Probeer het opnieuw.

en	Successfully deactivated MFA provider %s.
nl	De MFA-provider %s is succesvol gedeactiveerd.

en	Could not unlock MFA provider %s. Please try again.
nl	Kon de MFA-provider %s niet ontgrendelen. Probeer het opnieuw.

en	Successfully unlocked MFA provider %s.
nl	De MFA-provider %s is succesvol ontgrendeld.

en	Could not update MFA provider %s. Please try again.
nl	Kan de MFA-provider %s niet bijwerken. Probeer het opnieuw.

en	Successfully updated MFA provider %s.
nl	De MFA-provider %s is succesvol bijgewerkt.

en	Authentication was not successful.
nl	Authenticatie is mislukt.

en	Verify
nl	Verifiëren

en	Go back
nl	Ga terug

en	This provider is temporarily locked!
nl	Deze provider is tijdelijk vergrendeld!

en	Alternative providers
nl	Alternatieve providers

en	Use %s
nl	%s gebruiken

en	Set up %s
nl	%s instellen

en	Set up MFA
nl	MFA instellen

en	%s requires you setting up MFA to secure your account. Please select one of the available providers below.
nl	%s vereist het instellen van MFA om uw account te beveiligen. Kies een van de beschikbare providers hieronder.

en	You are required to set up MFA. However, there are no MFA providers available for you to use. This might be a misconfiguration. Please get in touch with your administrator to find a solution.
nl	Het is verplicht om MFA in te stellen. Er zijn echter geen MFA providers beschikbaar. Dit kan een foute configuratie zijn. Neem contact op met de beheerder om dit op te lossen.

en	Go back
nl	Terug

en	Setup
nl	Instellen

en	Cancel
nl	Annuleren

en	MFA setup successful
nl	MFA-instellingen geslaagd

en	You have successfully activated MFA provider %s. This provider was also automatically set as your default provider. You can change this at any time in your user settings.
nl	½ ρρρDe activatie van de MFA-provider %s is geslaagd. Deze aanbieder is ook automatisch ingesteld als uw default-provider. U kunt dit op elk gewenst moment wijzigen in uw gebruikersinstellingen.

en	Success
nl	Geslaagd

en	An error occurred
nl	Er is een fout opgetreden

en	Invalid request could not be processed
nl	Ongeldig verzoek kon niet worden verwerkt

en	Your are not allowed to perform this action
nl	U heeft geen toestemming om deze transitie uit te voeren

en	No provider has been deactivated
nl	Geen enkele provider is gedeactiveerd

en	Successfully deactivated all active providers for user %s
nl	Alle actieve providers voor gebruiker %s zijn succesvol gedeactiveerd

en	Provider %s could not be found
nl	Provider %s niet gevonden

en	Could not deactivate provider %s
nl	Kan provider %s niet deactiveren

en	Successfully deactivated provider %s for user %s
nl	Provider %s succesvol gedeactiveerd voor gebruiker %s