en	Site Configuration
nl	Site-configuratie

en	Site

en	Configuration Folder
nl	Configuratiefolder

en	No pages found!
nl	Geen pagina's gevonden!

en	Please add at least one page through the Page module.
nl	Voeg a.u.b. minstens een pagina toe via de Paginamodule.

en	This site does not have a configuration, yet.
nl	Deze site heeft nog geen configuratie.

en	Add new site configuration for this site
nl	Nieuwe site-configuratie toevoegen voor deze site

en	Delete site configuration
nl	Site-configuratie verwijderen

en	Full URL prefix
nl	Volledige URL-voorvoegsel

en	Base URLs
nl	Basis-URL's

en	Unassigned site configurations
nl	Niet-toegewezen siteconfiguraties

en	The following sites don't belong to any page anymore and can be removed.
nl	De volgende sites horen niet meer bij een pagina en kunnen verwijderd worden.

en	Duplicated Entrypoints
nl	Dubbele beginpunten

en	The following entry points are used more than once:
nl	De volgende startpunten worden meer dan één keer gebruikt:

en	Renamed identifier
nl	Identificatie hernoemd

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
nl	De opgegeven site-identificatie "%1s" bestaat al. Het is hernoemd naar "%2s". De site kan opnieuw bewerkt worden en een betere naam krijgen.

en	Identifier not changed
nl	Identificatie niet gewijzigd

en	Given site identifier "%1s" already exists and points to a different site. The existing identifier "%2s" for this site is kept.
nl	De opgegeven site-ID "%1s" bestaat al en verwijst naar een andere site. De bestaande ID "%2s" voor deze site wordt aangehouden.

en	Site configuration not saved
nl	Site-configuratie niet opgeslagen

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
nl	Veld "%1s" is een verplicht veld maar was niet ingevuld.

en	Duplicate error code removed
nl	Dubbele foutcode verwijderd

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
nl	Twee configuraties voor foutafhandeling gevonden voor foutcode "%1s". Dit is een incorrect configuratie, the extra configuratie is verwijderd.

en	Duplicate language configuration removed
nl	Dubbele taalconfiguratie verwijderd

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
nl	Twee configuraties voor taal "%1s" gevonden. Dit is een ongeldige configuratie, de extra configuratie is verwijderd.