en	Viewing log
pl	Przeglądanie logów

en	Allows you access to the full backend changelog in TYPO3.<br /><em>Access for 'admin' users only!</em>
pl	Pozwala na dostęp do pełnego dziennik zmian w TYPO3.<br /><em>Dostęp tylko dla użytkowników ze statusem 'admin'!</em>

en	Log