en	Active Sessions
pl	Aktywne Sesje

en	Username
pl	Nazwa użytkownika

en	Real Name
pl	Imię i Nazwisko

en	Last access
pl	Ostatni dostęp

en	IP address
pl	Adres IP

en	Backend User Listing
pl	Spis użytkowników backendu

en	Sub Groups
pl	Pod Grupy

en	Email

en	Admin

en	Users
pl	Użytkownicy

en	Yes
pl	Tak

en	No
pl	Nie

en	Never
pl	Nigdy

en	Edit
pl	Edytuj

en	Delete backend user (!)
pl	Usuń użytkownika backendu (!)

en	Show details
pl	Pokaż szczegóły

en	Display information
pl	Wyświetl informacje

en	Disable
pl	Wyłącz

en	Is active?
pl	Czy jest aktywny?

en	Start

en	Stop

en	Last login
pl	Ostatnie logowanie

en	Limit to languages
pl	Limit ilości języków

en	DB mountpoints
pl	Punkty montowania DB

en	File mountpoints
pl	Punkty montowania plików

en	Compare backend users
pl	Porównaj użytkowników backendu

en	Compare user list
pl	Porównaj listę użytkowników

en	Compare backend usergroups
pl	Porównaj grupy użytkowników backendu

en	Clear compare list
pl	Wyczyść listę porównania

en	Status

en	Both
pl	Oba

en	Any
pl	Dowolny

en	Admin only
pl	Tylko administratorzy

en	Normal users only
pl	Tylko zwykli użytkownicy

en	Active only
pl	Tylko aktywni

en	Inactive only
pl	Tylko nieaktywni

en	Logged in before
pl	Logował się wcześniej

en	Never logged in
pl	Nigdy się nie logował

en	Filter
pl	Filtr

en	Really logout
pl	Wyloguj permanentnie

en	End session
pl	Koniec sesji

en	Backend users
pl	Użytkownicy backendu

en	Compare backend users
pl	Porównaj użytkowników backendu

en	Backend user groups
pl	Grupy backendu

en	Online users
pl	Użytkownicy online

en	Backend User Administration
pl	Zarządzanie użytkownikami backendu

en	User group
pl	Grupa użytkowników

en	Member of groups
pl	Członek grup

en	[change-to mode]
pl	[zmiana trybu]

en	Switch to user
pl	Przełącz na użytkownika

en	Are you sure you want to delete this backend user %s?
pl	Czy na pewno chcesz usunąć użytkownika backendu %s?

en	Compare
pl	Porównaj

en	All User Groups
pl	Wszystkie grupy użytkowników

en	Compare
pl	Porównaj

en	Remove
pl	Usuń

en	Session successfully terminated.
pl	Sesja pomyślnie zakończona.

en	Backend User Group Listing
pl	Spis użytkowników backendu

en	online

en	Hide
pl	Ukryj

en	Un-hide
pl	Odkryj

en	Groups
pl	Grupy

en	Languages
pl	Języki

en	File Mounts
pl	Punkty montowania plików

en	Categories
pl	Kategorie

en	Modules
pl	Moduły

en	Select
pl	Wybierz

en	Default workspace
pl	Domyślna przestrzeń robocza

en	Backend User
pl	Użytkownik backendu

en	Reset Password
pl	Resetuj hasło

en	Reset Password
pl	Resetuj hasło