en	Page TSconfig
pl	TSconfig Strony

en	All
pl	Wszystkie

en	Edit TSconfig for this page
pl	Edytuj TSconfig dla tej strony

en	Edit TSconfig for all shown pages
pl	Edytuj TSconfig dla wszystkich wyświetlanych stron

en	Default Configuration from TYPO3_CONF_VARS
pl	Domyślna konfiguracja z TYPO3_CONF_VARS

en	Page TSconfig
pl	TSconfig strony

en	Sort alphabetically
pl	Sortuj alfabetycznie

en	Pagetitle:
pl	Tytuł strony:

en	Lines:
pl	Linie:

en	There are no pages containing custom Page TSconfig settings in the page configuration.
pl	Brak stron zawierających niestandardowe ustawienia TSconfig Strony w konfiguracji strony.