en	Debug
ru	Отладка

en	(%s Errors/Warnings)
ru	(%s Ошибки/Предупреждения)

en	Log
ru	Лог

en	Log Message
ru	Сообщение журнала

en	Component
ru	Составная часть

en	Level
ru	Уровень

en	Group by Component
ru	Группа по компоненту

en	Group by Level
ru	Группа по уровню

en	Display only levels equal or higher to
ru	Отображать только уровни, равные или выше

en	No log entries.
ru	Нет записей в журнале.

en	Events
ru	События

en	Query Information
ru	Информация о запросе

en	Query
ru	Запрос

en	Queries
ru	Запросы

en	Backtrace
ru	Трассировка

en	SQL Debug
ru	Отладка SQL

en	SQL Query
ru	SQL-запрос

en	Count
ru	Количество

en	Total Time [ms]
ru	Общее время [мс]

en	Page title
ru	Название страницы

en	Used provider
ru	Используемый провайдер

en	Title
ru	Название

en	Provider
ru	Провайдер

en	Skipped providers (provided no title)
ru	Пропущенные провайдеры (при отсутствии заголовка)

en	Name
ru	Название

en	All providers checked in order
ru	Все поставщики отмечены в порядке

en	It's not possible to retrieve the page title (providers) information when the page is cached.
ru	Невозможно получить информацию о заголовке страницы (провайдеры), если страница кэширована.

en	Visit this page uncached, or disable the cache through this admin panel.
ru	Посетите эту не кэшированную страницу, либо отключите кэширование в панели администрирования.