en	Info
ru	Информация

en	(Load Time: %s ms)
ru	(Время загрузки: %s мс)

en	Images on this page
ru	Изображения на этой странице

en	Total image file sizes
ru	Общий размер файлов изображений

en	Document size
ru	Размер документа

en	Page Uid
ru	Страница Uid

en	Page type
ru	Тип страницы

en	Frontenduser group combination
ru	Комбинация групп пользователей сайта

en	Page cached
ru	Страница кэширована

en	Yes
ru	Да

en	No
ru	Нет

en	Count of USER_INT objects
ru	Количество объектов USER_INT

en	Name of logged in FE-User
ru	Имя зарегистрированного пользователя FE-пользователя

en	Id of logged in FE-User
ru	Идентификатор зарегистрированного пользователя FE-пользователя

en	Total parsetime
ru	Общее время анализа

en	There are no USER_INT objects on this page.
ru	На этой странице нет объектов USER_INT.

en	Key
ru	Ключ

en	Value
ru	Значение

en	General
ru	Общие

en	PHP

en	REQUEST

en	USER_INT