en	Reset Your Password
ru	Сбросить пароль

en	To reset your password, enter the email address stored in the backend user account.
ru	Для сброса пароля, введите адрес электронной почты, сохраненный в учетной записи внутреннего интерфейса.

en	To reset your password, enter a new password with at least 8 characters.
ru	Для сброса пароля введите новый пароль, длиной не менее 8 символов.

en	Note: If you're using a centralized user management system such as LDAP, OAuth or Active Directory, you might not receive an email.
ru	Примечание: если используется централизованная система управления пользователями, вроде LDAP, OAuth или Active Directory, вы можете не получить письма.

en	Check your inbox!
ru	Проверьте почту!

en	If a backend user with the email address "%s" exists, an email has been sent to this address. Please check your inbox and spam folder.
ru	Если существует пользователь внутреннего интерфейса с адресом электронной почты "%s" существует, то на этот адрес было отправлено письмо. Пожалуйста, проверьте папки Входящие и Спам.

en	You've successfully reset your password!
ru	Пароль сброшен!

en	Enter your new password
ru	Введите новый пароль

en	Enter your new password again
ru	Повторите новый пароль

en	Get Reset Link
ru	Выслать ссылку для сброса пароля

en	Reset Your Password Now
ru	Сбросить пароль

en	Start over
ru	Начать сначала

en	Go back to login page
ru	Вернуться на страницу авторизации

en	The entered email address is invalid. Please try again.
ru	Введён неверный адрес электронной почты. Попытайтесь снова.

en	The password reset link is invalid or has expired.
ru	Неверная или устаревшая ссылка для сброса пароля.

en	The password you entered is invalid or the passwords do not match. Please try again.
ru	Введенный пароль недействителен или пароли не совпадают. Попробуйте снова.