en	Site Configuration
ru	Настройка сайта

en	Site
ru	Сайт

en	Configuration Folder
ru	Папка настроек

en	No pages found!
ru	Страниц не найдено!

en	Please add at least one page through the Page module.
ru	Добавьте хотя бы одну страницу через модуль Страницы.

en	This site does not have a configuration, yet.
ru	У сайте ещё нет настроек

en	Add new site configuration for this site
ru	Добавить новую конфигурацию для этого сайта

en	Delete site configuration
ru	Удалить конфигурацию сайта

en	Full URL prefix
ru	Полный префикс URL

en	Base URLs
ru	Базовые URL

en	Unassigned site configurations
ru	Неназначенные настройки сайта

en	The following sites don't belong to any page anymore and can be removed.
ru	Следующие сайты больше не относятся ни к одной странице и не могут быть удалены.

en	Duplicated Entrypoints
ru	Точки входа дублируются

en	The following entry points are used more than once:
ru	Следующие точки входа используются более одного раза:

en	Renamed identifier
ru	Переименованный идентификатор

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
ru	Уже имеется заданный идентификатор сайта "%1s". Он был переименован в "%2s". Возможно, вы захотите вернуться к редактированию сайта и дать ему лучшее название.

en	Identifier not changed
ru	Идентификатор не изменился

en	Site configuration not saved
ru	Конфигурация сайта не сохранена

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
ru	Поле "%1s" обязательно, но не заполнено.

en	Duplicate error code removed
ru	Дубликат кода ошибки удалён

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
ru	Найдено две настройки обработчиков ошибки с кодом "%1s". Это ошибочная настройки и один из обработчиков удалён.

en	Duplicate language configuration removed
ru	Удален дубликат настройки языка

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
ru	Найдено две настройки для языка "%1s". Это ошибочная настройка, и одна из них удалена.