en	You must create a page with a site root flag.
ru	Необходима страница со свойством "Корень сайта"

en	This name will be used to create the configuration directory. Mind the recommendations for directory names (only a-z,0-9,_,-) and make it unique.
ru	Это название будет использовано при создании каталога конфигурации. Здесь справедливы рекомендации для названий каталогов (только a-z, 0-9, _, -) и уникальность их названия.

en	The title of the website is used for the title tag in the frontend
ru	Название веб-сайта используется для тега title на сайте

en	This allows you to specify variants of the site's base. Can be used, for example, if you have a different domain for your staging environment.
ru	Это позволяет указать варианты базы сайта. Может использоваться, например, если у вас есть другой домен для промежуточной разработки.

en	Use a full qualified domain "https://www.mydomain.fr/" or "/fr/". Use "/" to keep the main URL for the default language. Add language specific suffixes to use those, or configure complete URLs for independent domains.
ru	Используйте полный домен «https://www.mydomain.fr/» или «/fr/». Используйте «/», чтобы сохранить основной URL для языка по умолчанию. Добавьте языковые суффиксы, если они используются, либо настройте полные URL-адреса для независимых доменов.

en	Used for localized date and currency formats. E.g. "de_DE" or "en_US.UTF-8".
ru	Используется для локализации форматов даты и валют Например, "ru_RU" или "en_US.UTF-8".

en	ISO 639-1 code of the Language
ru	Код ISO 639-1 для языка

en	Used within for "lang" and "hreflang" attributes
ru	Используется в атрибутах "lang" и "hreflang"

en	With this language based Website title, you can override the Website title for this language
ru	На этом языке создано Название сайта, можно переопределить Название сайта для этого языка

en	Used within language-related menus
ru	Используется в языковых меню

en	Language direction for "dir" attribute
ru	Направление языка для атрибута "dir"

en	Select the language to be used from translation files. Keep default if no translation files are available.
ru	Выберете язык, который будет использоваться из файлов перевода. Оставьте как есть, если файлы перевода недоступны.

en	Make sure to have at least 0 (not defined otherwise) configured in order to serve helpful error messages to your visitors.
ru	Убедитесь, что настроен как минимум 0 (иначе не определено), чтобы предоставлять полезные сообщения об ошибках вашим посетителям.

en	Path to the fluid template file given by absolute, relative path (from site root) or by referring the template file inside an extension with "EXT:" prefix.
ru	Путь к файлу шаблона fluid задаётся как абсолютный, относительный путь (от корня сайта) или путем ссылки на файл шаблона внутри расширения с префиксом «EXT:».

en	Fully qualified class name to a class that implements the PageErrorHandlerInterface.
ru	Полное имя класса для класса, реализующего PageErrorHandlerInterface.

en	For example "https://staging.domain.tld" or "http://www.domain.local"
ru	Например. "https://staging.domain.tld" или "http://www.domain.local"

en	Expression to match this base variant.
ru	Выражение, соответствующее этому базовому варианту.