en	Stop
ru	Стоп

en	Hide
ru	Скрыть

en	Last Modified
ru	Последнее изменение

en	Created At
ru	Создано

en	Created By
ru	Создано

en	Start
ru	Начать

en	Access
ru	Доступ

en	Hide at login
ru	Скрыть после входа в систему

en	Show at any login
ru	Виден при любом входе

en	__Usergroups:__
ru	__Группы пользователей:__

en	Type
ru	Тип

en	Description
ru	Описание

en	(copy %s)
ru	(копия %s)

en	Default
ru	Стандартный

en	Normal
ru	Обычный

en	Images
ru	Изображения

en	Image
ru	Изображение

en	Width
ru	Ширина

en	Height
ru	Высота

en	Caption
ru	Подпись

en	Subheader
ru	Подзаголовок

en	Text
ru	Текст

en	Name
ru	Наименование

en	First name
ru	Имя

en	Middle name
ru	Отчество

en	Last name
ru	Фамилия

en	Title
ru	Название

en	Title
ru	Название

en	Address
ru	Адрес

en	Phone
ru	Телефон

en	Fax
ru	Факс

en	Author
ru	Автор

en	Email

en	Company
ru	Компания

en	City
ru	Город

en	Zipcode
ru	Почтовый индекс

en	Country
ru	Страна

en	www
ru	Веб-адрес

en	Last login
ru	Последняя авторизация

en	Note
ru	Заметка

en	Parameters
ru	Параметры

en	CODE
ru	КОД

en	Links
ru	Гиперссылки:

en	Language
ru	Язык

en	Category
ru	Категория

en	Shortcut to page
ru	Ссылка на страницу

en	Keywords (,)
ru	Ключевые слова (,)

en	Disable
ru	Отключить

en	Storage
ru	Хранилище

en	Folder
ru	Каталог

en	Startingpoint
ru	Исходная точка

en	Disable Rich Text Editor
ru	Отключить редактор сложного текста (RTE)

en	External URL
ru	Внешний адрес

en	Recursive
ru	Рекурсивно

en	Transl.Orig
ru	Оригинал перевода

en	[All]
ru	[все]

en	Error!
ru	Ошибка!

en	Visible
ru	Видимый

en	Enabled
ru	Включено

en	Disabled
ru	Выключено