en	Page TSconfig
ru	TSconfig страницы

en	All
ru	Все

en	Module: Web>Page
ru	Модуль: Веб>Страница

en	Module: Web>View
ru	Модуль: Веб>Просмотр

en	Module: Web>List
ru	Модуль: Веб>Список

en	Module: Web>Info
ru	Модуль: Веб > Информация

en	Module: Web>Template
ru	Модуль: Веб>Шаблон

en	View TSconfig fields content
ru	Просмотр содержимого полей TSconfig

en	Edit TSconfig for this page
ru	Править TSconfig для этой страницы

en	Edit TSconfig for all shown pages
ru	Править TSconfig для всех отображаемых страниц

en	Default Configuration from TYPO3_CONF_VARS
ru	Настройка по умолчанию из TYPO3_CONF_VARS

en	Page TSconfig
ru	TSconfig страницы

en	Sort alphabetically
ru	Упорядочить по алфавиту

en	Pagetitle:
ru	Название страницы:

en	Included Files:
ru	Включенные файлы:

en	Lines:
ru	Строки:

en	There are no pages containing custom Page TSconfig settings in the page configuration.
ru	В настройках страницы нет страниц, содержащих пользовательские настройки TSconfig страницы.