en	Show Columns
uk	Показати стовпці

en	Show columns for %s
uk	Показувати стовпці для %s

en	Update
uk	Оновити

en	No columns were updated
uk	Стовпці не оновлено

en	Could not update columns
uk	Не вдалося оновити стовпці

en	Filter by:
uk	Фільтрувати за: