en	Multi-factor Authentication Overview
uk	Огляд багатофакторної автентифікації

en	Active
uk	Активний

en	Locked
uk	Заблоковано

en	Default provider
uk	Постачальник карти за замовчуванням

en	Unlock %s
uk	Розблокувати %s

en	Unlock
uk	Розблокувати

en	Edit %s
uk	Редагувати %s

en	Edit / Change
uk	Редагувати / Змінити

en	Deactivate %s
uk	Деактивувати %s

en	Deactivate
uk	Деактивувати

en	Setup %s
uk	Налаштувати %s

en	Setup
uk	Установка

en	Multi-factor authentication required
uk	Необхідна багатофакторна автентифікація

en	Your installation requires MFA. Therefore please setup one of the following providers to be able to continue to use the backend.
uk	Для вашої установки потрібен MFA. Тому, будь ласка, налаштуйте одного з наведених нижче постачальників, щоб мати можливість продовжувати використовувати серверну частину.

en	No multi-factor authentication providers
uk	Немає постачальників багатофакторної автентифікації

en	There are currently no multi-factor authentication providers available.
uk	Наразі немає доступних постачальників багатофакторної автентифікації.

en	You are required to setup MFA but there are no providers to activate available. You should contact your administrator to solve this.
uk	Вам потрібно налаштувати MFA, але немає доступних постачальників для активації. Вам слід звернутися до свого адміністратора, щоб вирішити цю проблему.

en	Selected MFA provider was not found!
uk	Вибраного постачальника MFA не знайдено!

en	Selected MFA provider has to be active to perform this action!
uk	Вибраний MFA провайдер повинен бути активним для виконання цієї дії!

en	Selected MFA provider has to be inactive to perform this action!
uk	Вибраний MFA провайдер повинен бути неактивним для виконання цієї дії!

en	Selected MFA provider has to be unlocked to perform this action!
uk	Вибраний MFA провайдер повинен бути розблокований для виконання цієї дії!

en	Setup instructions
uk	Інструкції з встановлення

en	Close setup instructions
uk	Інструкції з встановлення

en	Set up %s
uk	Налаштувати %s

en	Edit %s
uk	Редагувати %s

en	Default provider
uk	Постачальник за замовчуванням

en	Select this as your default provider for login into the TYPO3 backend.
uk	Виберіть це як постачальника за замовчуванням для входу в серверну частину TYPO3.

en	Use as default provider
uk	Використовувати як постачальника за умовчанням

en	Deactivate provider
uk	Деактивувати провайдер

en	If you don't want to use this provider anymore, you can deactivate it here.
uk	Якщо ви більше не хочете користуватися цим провайдером, ви можете деактивувати його тут.

en	Deactivate %s
uk	Деактивувати %s

en	Deactivate this provider
uk	Деактивувати цього провайдера

en	Could not activate MFA provider %s. Please try again.
uk	Не вдалося активувати постачальника MFA %s. Будь ласка спробуйте ще раз.

en	Successfully activated MFA provider %s.
uk	Успішно активовано постачальника MFA %s.

en	Could not deactivate MFA provider %s. Please try again.
uk	Не вдалося деактивувати постачальника MFA %s. Будь ласка спробуйте ще раз.

en	Successfully deactivated MFA provider %s.
uk	Успішно деактивовано постачальника MFA %s.

en	Could not unlock MFA provider %s. Please try again.
uk	Не вдалося розблокувати постачальника MFA %s. Будь ласка спробуйте ще раз.

en	Successfully unlocked MFA provider %s.
uk	Постачальник MFA %s успішно розблоковано.

en	Could not update MFA provider %s. Please try again.
uk	Не вдалося оновити постачальника MFA %s. Будь ласка спробуйте ще раз.

en	Successfully updated MFA provider %s.
uk	Успішно оновлено постачальника MFA %s.

en	Authentication was not successful.
uk	Автентифікація не пройшла успішно.

en	Verify
uk	Підтвердити

en	Go back
uk	Повернутись

en	This provider is temporarily locked!
uk	Цей провайдер тимчасово заблоковано!

en	Alternative providers
uk	Альтернативні провайдери

en	Use %s
uk	Застосовувати %s

en	Set up %s
uk	Налаштувати %s

en	Set up MFA
uk	Налаштувати MFA

en	%s requires you setting up MFA to secure your account. Please select one of the available providers below.
uk	%s вимагає, щоб ви налаштували MFA, щоб захистити свій обліковий запис. Будь ласка, виберіть одного з доступних постачальники нижче.

en	You are required to set up MFA. However, there are no MFA providers available for you to use. This might be a misconfiguration. Please get in touch with your administrator to find a solution.
uk	Вам необхідно налаштувати MFA. Однак, немає доступних MFA провайдерів для використання. Це може бути внаслідок неправильної конфігурації. Будь ласка, зв'яжіться з адміністратором, щоб вирішити проблему.

en	Go back
uk	Повернутися

en	Setup
uk	Налаштування

en	Cancel
uk	Скасувати

en	MFA setup successful
uk	Налаштування MFA пройшло успішно

en	You have successfully activated MFA provider %s. This provider was also automatically set as your default provider. You can change this at any time in your user settings.
uk	Ви успішно активували MFA провайдера %s. Цей провайдер також був автоматично встановлений як ваш провайдер за замовчуванням. Ви можете змінити це у будь-який час у ваших налаштуваннях.

en	Success
uk	Успішно

en	An error occurred
uk	Сталася помилка

en	Invalid request could not be processed
uk	Неможливо обробити недійсний запит

en	Your are not allowed to perform this action
uk	Ви не маєте права для виконання цієї дії

en	No provider has been deactivated
uk	Жодного постачальника не було деактивовано

en	Successfully deactivated all active providers for user %s
uk	Усі активні постачальники для користувача %s успішно деактивовано

en	Provider %s could not be found
uk	Не вдалося знайти постачальника %s

en	Could not deactivate provider %s
uk	Не вдалося деактивувати постачальника %s

en	Successfully deactivated provider %s for user %s
uk	Успішно деактивовано постачальника %s для користувача %s