en	Site Configuration
uk	Налаштування сайту

en	Site
uk	Сайт

en	Configuration Folder
uk	Папка конфігурації

en	No pages found!
uk	Жодної сторінки не знайдено!

en	Please add at least one page through the Page module.
uk	Будь ласка, додайте принаймні одну сторінку через модуль Сторінка.

en	This site does not have a configuration, yet.
uk	Цей сайт ще не має конфігурації.

en	Add new site configuration for this site
uk	Додайте нову конфігурацію сайту для цього сайту

en	Delete site configuration
uk	Видалити конфігурацію сайту

en	Unassigned site configurations
uk	Невикористані конфігурації сайту

en	The following sites don't belong to any page anymore and can be removed.
uk	Наступні сайти більше не належать до жодної сторінки і можуть бути видалені.

en	Duplicated Entrypoints
uk	Дубльовані точки входу

en	The following entry points are used more than once:
uk	Наступні точки входу використовуються більше одного разу:

en	Renamed identifier
uk	Перейменований ідентифікатор

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
uk	Даний ідентифікатор сайту "%1s" уже існує. Її було перейменовано на "%2s". Можливо, ви захочете знову відредагувати сайт і дати йому кращу назву.

en	Identifier not changed
uk	Ідентифікатор не змінено

en	Given site identifier "%1s" already exists and points to a different site. The existing identifier "%2s" for this site is kept.
uk	Даний ідентифікатор сайту "%1s" уже існує та вказує на інший сайт. Існуючий ідентифікатор "%2s" для цього сайту збережено.

en	Site configuration not saved
uk	Конфігурацію сайту не збережено

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
uk	Поле "%1s" - це обов'язкове поле, але значення не було вказано.

en	Duplicate error code removed
uk	Дубльований код помилки видалено

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
uk	Знайдено дві конфігурації обробника помилок для коду помилки "%1s". Це була б недійсна конфігурація, висячу конфігурацію видалено.

en	Duplicate language configuration removed
uk	Видалено дублікат налаштувань мови

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
uk	Знайдено дві мовні конфігурації для мови"%1s. Це може бути недійсна конфігурація, незадіяна була видалена.