en	You must create a page with a site root flag.
uk	Ви повинні створити сторінку з прапором кореня сайту.

en	This name will be used to create the configuration directory. Mind the recommendations for directory names (only a-z,0-9,_,-) and make it unique.
uk	Це ім’я буде використано для створення каталогу конфігурації. Зверніть увагу на рекомендації щодо імен каталогів (лише a-z,0-9,_,-) і зробіть їх унікальними.

en	Main URL to call the frontend in default language. Can be https://www.example.com/ or just /, if it is just a / you cannot rely on TYPO3 creating full URLs
uk	Основна URL-адреса для виклику інтерфейсу мовою за замовчуванням. Може бути https://www.example.com/ або просто /, якщо це лише /, ви не можете покладатися на TYPO3 для створення повних URL-адрес

en	The title of the website is used for the title tag in the frontend
uk	Назва веб-сайту використовується для тегу title у інтерфейсі

en	This allows you to specify variants of the site's base. Can be used, for example, if you have a different domain for your staging environment.
uk	Це дозволяє задавати варіанти бази сайту. Можна використовувати, наприклад, якщо у вас є інший домен для проміжного середовища.

en	Use a full qualified domain "https://www.mydomain.fr/" or "/fr/". Use "/" to keep the main URL for the default language. Add language specific suffixes to use those, or configure complete URLs for independent domains.
uk	Використовуйте повний кваліфікований домен "https://www.mydomain.fr/" або "/fr/". Використовуйте "/", щоб зберегти основну URL-адресу мовою за замовчуванням. Додайте мовні суфікси, щоб використовувати їх, або налаштуйте повні URL-адреси для незалежних доменів.

en	Used for localized date and currency formats. E.g. "de_DE" or "en_US.UTF-8".
uk	Використовується для локалізованих форматів дати та валюти. Наприклад "de_DE" або "en_US.UTF-8".

en	ISO 639-1 code of the Language
uk	Код мови ISO 639-1

en	Used within for "lang" and "hreflang" attributes
uk	Використовується для атрибутів "lang" і "hreflang"

en	With this language based Website title, you can override the Website title for this language
uk	За допомогою цієї мовної назви веб-сайту ви можете замінити назву веб-сайту для цієї мови

en	Used within language-related menus
uk	Використовується в меню, пов’язаних із мовою

en	Language direction for "dir" attribute
uk	Напрям мови для атрибута "dir"

en	Select the language to be used from translation files. Keep default if no translation files are available.
uk	Виберіть мову для використання з файлів перекладу. Залиште за замовчуванням, якщо файли перекладу недоступні.

en	Make sure to have at least 0 (not defined otherwise) configured in order to serve helpful error messages to your visitors.
uk	Переконайтеся, що налаштовано принаймні 0 (інше не визначено), щоб надавати відвідувачам корисні повідомлення про помилки.

en	Path to the fluid template file given by absolute, relative path (from site root) or by referring the template file inside an extension with "EXT:" prefix.
uk	Шлях до файлу гнучкого шаблону, заданий абсолютним, відносним шляхом (від кореня сайту) або посиланням на файл шаблону всередині розширення з префіксом "EXT:".

en	Fully qualified class name to a class that implements the PageErrorHandlerInterface.
uk	Повне ім’я класу для класу, який реалізує PageErrorHandlerInterface.

en	For example "https://staging.domain.tld" or "http://www.domain.local"
uk	Наприклад, "https://staging.domain.tld" або "http://www.domain.local"

en	Expression to match this base variant.
uk	Вираз, який відповідає цьому базовому варіанту.