en	Stop
uk	Зупинити

en	Hide
uk	Приховати

en	Last Modified
uk	Востаннє змінено

en	Created At
uk	Створено в

en	Created By
uk	Створено

en	Start
uk	Почати

en	Access
uk	Доступ

en	Hide at login
uk	Сховати під час входу

en	Show at any login
uk	Показати під час входу

en	__Usergroups:__
uk	__Групи користувачів:__

en	Type
uk	Тип

en	Description
uk	Опис

en	(copy %s)
uk	(копія %s)

en	Frontend Layout
uk	Макет інтерфейсу

en	Default
uk	За замовчуванням

en	Normal
uk	Нормальний

en	Images
uk	Зображення

en	Image
uk	Зображення

en	Width
uk	Ширина

en	Height
uk	Висота

en	Caption
uk	Підпис

en	Subheader
uk	Підзаголовок

en	Text
uk	Текст

en	Name
uk	Назва

en	First name
uk	Ім'я

en	Middle name
uk	По батькові

en	Last name
uk	Прізвище

en	Title
uk	Назва

en	Title
uk	Назва

en	Address
uk	Адреса

en	Phone
uk	Телефон

en	Fax
uk	Факс

en	Author
uk	Автор

en	Email
uk	Ел. пошта

en	Company
uk	Організація

en	City
uk	Місто

en	Zipcode
uk	Поштовий індекс

en	Country
uk	Країна

en	www

en	Last login
uk	Останній вхід в систему

en	Note
uk	Примітка

en	Parameters
uk	Параметри

en	CODE
uk	КОД

en	Links
uk	Посилання

en	Language
uk	Мова

en	Category
uk	Категорія

en	Shortcut to page
uk	Ярлик сторінки

en	Keywords (,)
uk	Ключові слова (,)

en	Disable
uk	Вимкнути

en	Storage
uk	Сховище

en	Folder
uk	Папка

en	Startingpoint
uk	Початкова точка

en	Disable Rich Text Editor
uk	Вимкнути RTE

en	External URL
uk	Зовнішній URL

en	Recursive
uk	Рекурсивно

en	Transl.Orig
uk	Перекл.Ориг

en	Site languages
uk	Мови сайту

en	Special languages
uk	Спеціальні мови

en	[All]
uk	[Все]

en	Error!
uk	Помилка!

en	Visible
uk	Видимий

en	Enabled
uk	Увімкнено

en	Disabled
uk	Вимкнено