en	Database integrity check
uk	Перевірка цілісності бази

en	Here you can check the integrity of the database tables configured by the $TCA. For instance all records must belong to a page record. In addition the existence of uploaded files attached to records (normally residing in uploads/* folders) are verified as well. You can also get a view of the total pagetree including deleted pages. Finally you've got access to a global database search facility.<br /><em>Access for 'admin' users only!</em>
uk	Тут ви можете перевірити цілісність таблиць бази даних, налаштованих $TCA. Наприклад, усі записи мають належати до запису сторінки. Крім того, також перевіряється існування завантажених файлів, прикріплених до записів (зазвичай розташованих у папках uploads/*). Ви також можете переглянути загальне дерево сторінок, включаючи видалені сторінки. Нарешті ви отримали доступ до глобальної системи пошуку в базі даних.<br /><em>Доступ лише для адміністраторів!</em>

en	DB Check
uk	Перевірка БД