en	Current template
uk	Поточний шаблон

en	Title
uk	Назва

en	Rootlevel
uk	Кореневий рівень

en	Clear Setup
uk	Очистити інсталяцію

en	Clear Constants
uk	Очистити константи

en	PID

en	Rootline
uk	Коренева лінія

en	Template hierarchy
uk	Ієрархія шаблонів

en	Constants
uk	Сталі

en	Setup
uk	Установка

en	View the complete TS Listing
uk	Перегляд повного списку TS