en	Edit constants for template
uk	Редагувати константи для шаблону

en	Category
uk	Категорія

en	No constants available
uk	Немає доступних сталих

en	There are no editable constants available for the Constant Editor.
uk	Для редактора констант немає констант, які можна редагувати.