en	Redirect Settings
de	Weiterleitungseinstellungen

en	Update the slugs of all sub pages automatically
de	Aktualisiere die URL-Segmente aller Unterseiten automatisch

en	Create redirects for pages with a new slug automatically
de	Weiterleitungen für Seiten mit einem neuen URL-Segment automatisch erstellen

en	Time To Live of redirect records in days
de	Lebenszeit für Weiterleitungen in Tagen

en	HTTP Status Code for the redirect, 301 is the default
de	HTTP-Status-Code für die Weiterleitung, 301 ist die Standardeinstellung

en	Cleanup redirects older than provided number of days
de	Weiterleitungen werden bereinigt, wenn sie älter als die angegebene Anzahl von Tagen sind

en	Cleanup redirects matching provided domain(s)
de	Weiterleitungen werden bereinigt, wenn sie mit der/den angegebenen Domain(s) übereinstimmen

en	Cleanup redirects matching hit counts lower than given number
de	Weiterleitungen werden bereinigt, wenn sie weniger als die angegebene Zahl verwendet werden

en	Cleanup redirects matching given path (as database like expression)>
de	Weiterleitungen werden bereinigt, wenn sie mit dem angegebenen Pfad übereinstimmen (als Datenbankanfrage)>

en	Cleanup redirects matching provided status code(s)
de	Umleitungen werden bereinigt, wenn sie mit dem/den angegebenen Status Code(s) übereinstimmen