en	Info

en	(Load Time: %s ms)
pl	(Czas ładowania: %s ms)

en	Images on this page
pl	Obrazów na tej stronie

en	Total image file sizes
pl	Całkowite rozmiary plików obrazu

en	Document size
pl	Rozmiar dokumentu

en	Page Uid
pl	Uid strony

en	Page type
pl	Typ strony

en	Frontenduser group combination
pl	Kombinacja grup użytkowników FE

en	Page cached
pl	Strona w pamięci podręcznej

en	Yes
pl	Tak

en	No
pl	Nie

en	Count of USER_INT objects
pl	Liczba obiektów USER_INT

en	Name of logged in FE-User
pl	Nazwa zalogowanego użytkownika FE

en	Id of logged in FE-User
pl	Identyfikator zalogowanego użytkownika FE

en	Total parsetime
pl	Całkowity czas parsowania

en	There are no USER_INT objects on this page.
pl	Brak obiektów USER_INT na tej stronie.

en	Key
pl	Klucz

en	Value
pl	Wartość

en	General
pl	Ogólne

en	PHP

en	REQUEST

en	USER_INT