en	Site Configuration
pl	Konfiguracja witryny

en	Site Identifier
pl	Identyfikator witryny

en	Website title
pl	Tytuł strony

en	Available Languages for this Site
pl	Dostępne języki dla tej witryny

en	Error Handling
pl	Obsługa błędów

en	redirects to
pl	przekierowuje do

en	Languages
pl	Języki

en	Error Handling
pl	Obsługa błędów

en	Language Configuration for a Site
pl	Konfiguracja języka dla witryny

en	Language
pl	Język

en	Title
pl	Tytuł

en	Website title
pl	Tytuł strony

en	Navigation Title
pl	Tytuł nawigacyjny

en	Entry Point
pl	Punkt wejścia

en	Two Letter ISO Code
pl	Dwuliterowy kod ISO

en	Language Tag defined by RFC 1766 / 3066
pl	Tag języka określony przez RFC 1766 / 3066

en	Visible in Frontend
pl	Widoczny w witrynie

en	Direction
pl	Kierunek

en	Flag icon
pl	Ikona flagi

en	Condition
pl	Warunek

en	applicationContext == "Production"

en	Application Context
pl	Kontekst aplikacji

en	Environment Variable
pl	Zmienna środowiskowa

en	Error Handling
pl	Obsługa błędów

en	HTTP Error Status Code
pl	Kod statusu błędu HTTP

en	404 (Page not found)
pl	404 (Nie znaleziono strony)

en	403 (Forbidden)
pl	403 (Zabroniony)

en	500 (Internal Server Error)
pl	500 (Wewnętrzny błąd serwera)

en	503 (Service Unavailable)
pl	503 (Usługa niedostępna)

en	How to handle Errors
pl	Jak obsłużyć błędy

en	Fluid Template
pl	Szablon Fluid

en	Show Content from Page
pl	Pokaż zawartość ze Strony

en	PHP Class (must implement the PageErrorHandlerInterface)
pl	Klasa PHP (musi implementować PageErrorHandlerInterface)

en	Fluid Template File
pl	Plik szablonu Fluid

en	Show Content from Page
pl	Pokaż zawartość ze strony

en	ErrorHandler Class Target (FQCN)
pl	Docelowa klasa obsługi błędu (FQCN)

en	Vendor\ExtensionName\ErrorHandlers\GenericErrorhandler

en	Static Text
pl	Tekst statyczny

en	robots.txt Example Content
pl	robots.txt Przykładowa zawartość

en	robots.txt