en	Redirect Settings
uk	Налаштування перенаправлення

en	Update the slugs of all sub pages automatically
uk	Оновлювати слаги всіх підсторінок автоматично

en	Create redirects for pages with a new slug automatically
uk	Автоматично створюйте перенаправлення для сторінок із новим слагом

en	Time To Live of redirect records in days
uk	Час життя записів перенаправлення в днях

en	HTTP Status Code for the redirect, 301 is the default
uk	Код статусу HTTP для перенаправлення, 301 є типовим

en	Cleanup redirects older than provided number of days
uk	Очищення перенаправляє старше за вказану кількість днів

en	Cleanup redirects matching provided domain(s)
uk	Очищення перенаправляє відповідно заданому домену(ів)

en	Cleanup redirects matching hit counts lower than given number
uk	Очищення переспрямовує відповідну кількість звернень, меншу за задану

en	Cleanup redirects matching given path (as database like expression)>
uk	Очищення переспрямовує відповідність заданого шляху (як вираз бази даних)>

en	Cleanup redirects matching provided status code(s)
uk	Очищення переспрямовує відповідні надані код(и) стану